• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

中国石油创国内大管径长距离定向钻穿越新纪录

中国石油创国内大管径长距离定向钻穿越新纪录

2020-08-25

2020年08月24日 13:46   来源:经济日报-中国经济网

经济日报-中国经济网北京8月24日讯 记者从中国石油天然气集团有限公司获悉,8月14日11时56分,在位于辽宁省锦州市黑山县的新饶阳河畔,伴随着钻机轰鸣声,由中国石油管道局四公司负责施工的中俄东线(长岭—永清)新饶阳河定向钻工程主管穿越回拖成功,创造了国内大管径穿越距离最长(1633.6米)的定向钻穿越新纪录,标志着中俄东线工程中段又一项控制性工程被攻克。

  新饶阳河定向钻穿越是国内1219毫米管径穿越距离最长的定向钻穿越工程,由于施工经过地质全程主要是细砂层,成孔性差,极易形成塌孔等风险,加上穿越管径大、穿越距离长,施工难度极大。

  新饶阳河主管定向钻穿越施工5月5日开钻。管道局四公司保障措施严格到位,对关键工序做到精细化管控,且及时化解风险,保证工程稳步推进。

  此次新饶阳河定向钻主管穿越的完成,为中俄东线中段工程按期投产奠定了基。参ㄏ蜃暝诖蠊芫、长距离穿越积累了宝贵的施工经验。


0
网站地图XML