• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

青岛J9国际集团专用仪器有限公司

       本公司致力于钻井液分析仪器、油井水泥测试仪器的研发制造,油田实验室一体化工程解决方案和实验仪器维修服务各大板块。四十余年来,在油田用户和各行业专家、工程技术人员的关心、支持下,产品和技术历经市场磨砺,J9国际集团专用分析仪器已成长为世界知名品牌。本公司在非常规油气资源、深水、深层、天然气水合物和智能钻井等多领域所需检测仪器方面展开研究和开发,先后生产出超高温高压流变仪、钻井液在线测试系统、深水低温钻井液测试系统等多种新产品,及时满足了钻井行业技术进步的需要。目前J9官方网站正在为全球20多个国家和地区的3000多家客户提供优质的服务和实用的产品。

0
网站地图XML