• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

青岛J9国际集团专用仪器有限公司

       青岛J9国际集团专用仪器有限公司/青岛海通远达专用仪器有限公司,一个有着四十年制造历史的石油专用仪器研发、制造企业,以产品的品质、经营者的诚信和企业的高科技实力,深深地赢得了市场的信任和用户的高度评价。

       企业始建于1978年,其前身是青岛照相机总厂。面对当时国内钻井液分析仪器一片空白和西方国家的技术封锁与市场壁垒,不负重任,牢记原石油部钻井局领导的嘱托,肩负起钻井液仪器国产化的历史使命。自1980年起先后研制、生产出漏斗粘度计、马氏漏斗粘度计、中压失水仪、电动六速旋转粘度计新产品。

       到1986年,已累计生产各种钻井液分析仪器1.5万台,产品行销全国各用户单位,全面实现了现场钻井液分析仪器的国产化。上世纪90年代起,企业进入稳定发展时期。新的时期,企业正向科技化、规模化发展。以产品研发为中心,不断开发新产品,采用新工艺,以“品牌、品质、合作、共赢”的务实精神,积极、稳健的加强国际、国内的合作,力求实现企业持续、稳定、健康的发展。

0
网站地图XML