• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

中原石油工程承钻亚洲陆上最深井 设计井深8945米

中原石油工程承钻亚洲陆上最深井 设计井深8945米

2020-08-25

2020年08月24日 13:47   来源:经济日报-中国经济网

经济日报-中国经济网北京8月24日讯  记者从中国石油化工集团有限公司获悉,8月15日,中原石油工程公司塔里木分公司承钻的塔深5井通过甲方验收,顺利开钻,完钻后将打破亚洲陆上最深钻井纪录。

  塔深5井位于新疆塔里木盆地北部的库车市,是西北油田部署的一口风险探井,设计井深8945米。针对近期疫情造成车辆通行受阻,物资、设备、人员组织和生产协调难度大等困难,该公司成立生产运行小组,提前制订生产运行计划,准备开钻所需工具和物资,做好车辆信息报备、通行证申办等工作,确保工具、物资提前到井。

  在下一步施工中,他们将严格按照技术指令,做好随钻监测、井斜控制、防漏堵漏等技术措施,优选钻井工具,优化施工流程和技术参数,确保安全高效完钻。

0
网站地图XML