• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

天然高软化点硬质沥青被国外批准用于敏感海洋环境下的钻井作业

天然高软化点硬质沥青被国外批准用于敏感海洋环境下的钻井作业

2023-02-20

  沥青类和沥青改性类材料长期被用于钻井液体系中。但是,近年来,由于环保压力的原因,此类产品因颜色、未经证明的环保因素等,被某些区域和单位禁止使用。雪佛龙菲利普斯化学公司的SOLTEX产品曾经就面临了此类问题。后来经过产品更新和有关的环保评估研究。SOLTEX产品成为第一个被OSPAR列为环保的沥青类产品(可点击查看)用于英国北:湍鞲缤宓群I厦舾械厍

SPE在2022年10月31日发文,介绍了天然高软化点硬质沥青Gilsonite也已经被国外批准用于敏感海洋环境下的钻井作业的钻井液添加剂了。SOLTEX产品是磺化沥青类产品,本身磺化度非常高,已经不是沥青了。Gilsonite就是天然沥青原矿粉碎后的颗粒分级粉末。OSPAR此次放Gilsonite一马,列为第二个环保沥青类产品。这在钻井液行业内产生了震撼,确实让人吃惊不小


0
网站地图XML