• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

地震致土耳其重要港口原油出口受阻

地震致土耳其重要港口原油出口受阻

2023-02-23

    当地时间2月6日,土耳其南部靠近叙利亚边境地区发生强烈地震,根据土耳其政府、叙利亚政府及救灾机构公布的数据,截至2月12日,强震已造成两国超过3.3万人遇难。土耳其已宣布地震灾区进入为期3个月的紧急状态,该国能源基础设施在地震中遭到破坏。

土耳其能源和自然资源部部长法提赫·登梅兹称,第一次地震破坏了位于地中海的一座大型港口,当天晚些时候,该港口发生火灾。受地震影响,土耳其主要石油运输枢纽杰伊汉港一度中断运营,该港口距离震中约155公里。该港口主要出口伊拉克和阿塞拜疆原油,目前伊拉克已恢复经管道向该港口运输原油。

杰伊汉港是伊拉克北部地区原油和阿塞拜疆原油外运的重要枢纽,主要运输目的地为欧洲的炼油厂。彭博社数据显示,2023年1月,每日从该港口出口的原油超过100万桶,占全球原油总供应量的1%。

杰伊汉港服务于土耳其国有炼油企业Tupras和阿塞拜疆国家石油公司Socar旗下的土耳其炼油企业Star。杰伊汉港的原油主要有两个来源:一是通过巴库—第比利斯—杰伊汉管道(简称BTC管道)从阿塞拜疆运来,二是通过基尔库克—杰伊汉管道从伊拉克运来。从阿塞拜疆运来的原油在BTC终端装载,从伊拉克运来的原油则在博塔斯(Botas)终端装载。虽然杰伊汉港一度暂停运营,但港口连接阿塞拜疆和伊拉克的两条原油运输管道在地震中并未受损。

地震发生后,伊拉克暂停使用基尔库克—杰伊汉管道运输原油。库尔德当局也暂停使用基尔库克—杰伊汉管道从库尔德地区外运原油。正常情况下,库尔德地区通过该管道的外运原油量约为45万桶/日。随后的安全检查显示该管道没有损坏,目前伊拉克已恢复通过管道向该港口运输原油。

bp阿塞拜疆分公司此前表示,该公司经土耳其杰伊汉港出口阿塞拜疆原油受不可抗力而中断。该公司是BTC管道阿塞拜疆和格鲁吉亚段的运营商。杰伊汉港是阿塞拜疆石油的主要出口渠道,每日可出口约65万桶阿塞拜疆原油。当地时间2月12日下午,该公司称,已开始使用油轮在该港口装卸阿塞拜疆原油,预计BTC管道也将在近期恢复运营。

有消息称,土耳其输电线路和天然气管道也在地震中受损,这一消息得到土耳其管道运营商博塔斯(Botas)的印证。该公司称,土耳其境内3个省份的天然气管道供应在地震后中断。土耳其能源和自然资源部部长表示,已向地震灾区配送移动发电站,以确保灾区医院和基本民生设施的供电供气。


0
网站地图XML