• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

中国石油首座超级充换电综合示范站正式投运

中国石油首座超级充换电综合示范站正式投运

2023-09-27

    9月20日,中国石油北投冬奥村超级充换电综合示范站开业仪式在京举行。这标志着目前国内充电技术最先进、功能最全面、安全技术手段最齐备的综合性充换电场站正式投运。

  作为中国石油首座集光伏、储能、充电、放电、换电、电池检测、非油“七位一体”的绿色低碳综合能源示范站,该站拥有111个充电车位,能够同时为上百辆电动车提供便捷高效的充电服务。车主可通过智慧化的平台系统进行车网互动、有序充电和预约充电,极大提升消费体验。站内的充电桩增加了电池健康度检测技术和烟感、水淹、倾倒自动断电技术,使车主的充换电过程变得更安全、智能、高效、便捷。同时,该站还提供自助售卖、自助洗车等多业态服务组合,为客户打造一个“速度快+服务全+体验佳”的“蓝色”赋能港湾。

  据悉,该综合能源示范站被中国电力企业联合会、中国电动汽车百人会、中国质量认证中心联合发起的“高质量充电行动”分级认证评定为“五星级”充电站。作为国内最大的综合性能源企业,近年来,中国石油积极推动绿色低碳发展,布局充电业务。未来,北京销售将以该项目为样板,建设更多高质量的充换电基础设施,拓展公共交通领域绿色发展模式,为节能减排、绿色低碳贡献力量。


0
网站地图XML