• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

现场高温滤失粘附系数箱 E箱

现场高温滤失粘附系数箱 E箱

产品简介

E型现场高温滤失粘附系数测试箱是钻井现场、野外勘探理想的多功能综合性配套钻井液分析仪器。

该配套箱是将GGS42-2型高温高压滤失仪、NF-2型泥饼粘附系数测定仪及配件相配套合理的组合安放在不锈钢箱体内,具有使用方便可靠,移动灵活安全等特点。可广泛应用于各大油田、井场、实验室等场所。

型号及规格

序号

配套仪器

规格型号

数量

1

高温高压滤失仪

GGS42-2

1台

2

泥饼粘附系数测定仪

NF-2

1台

3

高压管汇

专用

1套

4

粘附仪扭力扳手


1只

5

专用工具、量筒、滤纸、密封圈等




主要技术参数

序号

项目

     技术指标

1

净重/毛重

37.32kg/48.9kg

2

外形尺寸

615×255×425mm

3

包装尺寸(木箱)

700×360×540mm


立即询价
0
网站地图XML