• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

马氏漏斗粘度计 MLN-3

马氏漏斗粘度计 MLN-3

产品简介

马氏漏斗粘度计是一种日常测定粘度的简单设备。根据美国API标准制造,以定量钻井液从漏斗中流出的时间,来测定钻井液的粘度。

仪器主要由漏斗、量杯和盛液杯等组成。

该机结构简单、使用方便、测量准确。它广泛应用于石油,地质勘探等部门。


工作原理

马氏漏斗粘度计用于测定钻井液的粘度。将定量钻井液经筛网倒入漏斗,然后使钻井液由导流管流入钻井液量杯,同时记录流出钻井液所需的时间,即为钻井液的粘度。


型号及规格

型号

名称

配置

MLN-3

马氏漏斗粘度计

1500mL塑料漏斗、2000mL塑料盛液杯、946mL塑料量杯配946ml塑料量杯

配946ml塑料量杯


主要技术参数

序号

项目

型号

1

工作环境温度

5℃~35℃

2

筛网孔径

1.68mm12目)

3

漏斗网底以下容量

1500±15mL

4

精度

21℃±3℃下,流出946mL蒸馏水的时间为26±0.5s

5

净重/毛重

0.8kg/1.28kg

6

外形尺寸

570×157×362mm

7

包装尺寸(纸箱)

385×205×230mm


立即询价
0
网站地图XML