• English

邮箱: j9平台官网

电话: J9旗舰厅官网

药品箱 Y-1

药品箱 Y-1

产品简介

现场化验用药品箱用于钻井液分析化验室或钻井现场服务,用于各种化学分析。该箱配置灵活、携带方便,可广泛应用于各油田、化学实验室及专业院校。

型号及规格

序号

名称

型号

1

现场化验用药品箱

Y-1


主要技术参数

序号

名称及规格

单位

数量

1

高压聚乙烯瓶50mL

8

2

高压聚乙烯瓶250mL

6

3

高压聚乙烯瓶500mL

9

4

玻璃细颈瓶100mL

1


立即询价
0
网站地图XML